﻿/* Dashboard üzenet: insert Összes! - 2021.01.13 - KRETTA2-7184 */

-- Admin és/vagy Tanari
IF NOT EXISTS(select * from [dbo].[T_DASHBOARDUZENET] where C_EGYEDIAZONOSITO = 'AT_HIBA0113') 
INSERT INTO [dbo].[T_DASHBOARDUZENET] (C_CIM, C_EGYEDIAZONOSITO, C_ERVENYESSEGKEZDETE, C_ERVENYESSEGVEGE, C_KIEMELTIDOSZAKVEGE, C_SORREND, C_TARTALOM, C_DASHBOARDUZENETKATEGORIAID, C_ISADMIN, C_ISTANAR, C_ISINTEZMENYI)
VALUES (N'Naplózási hiba',N'AT_HIBA0113',NULL,'20210113 23:59:59',NULL,129
,N'
<p>Tisztelt Felhasználók!</p>
<p>A legutóbbi frissítés után egy hiba miatt az azonos időpontban levő, csoportbonott órák közül csak egy naplózható, a többi esetében ütközést jelez a program.
<br/>A hiba javítása folyamatban van, és amint lehetőségünk lesz rá, telepíteni fogjuk a javított verziót, addig is szíves türelmüket kérjük!</p>
<p>Az általános javításáig azt tehetik, hogy a ’Nyilvántartás/Testreszabás’ menüpontban „Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai” csoportban található, „Tevékenység felvitelekor ütközés figyelése” opciót „Ütközés lehetséges” értékre állítják.</p>
<p>Megértésüket köszönjük!</p>
'
,1, 'T', 'T', 'F')

GO